Sheet1

B2 scalar scan. A.Gaponenko, October 1, 2002.

Gate is 10s for both scalar boxes. The gates are synchronous to better than 1s.

B2 raw B2 NMR B1 NMR ION M PU DS MLT M/ION MLT/ION 2974 950.06 870.37 120911 28432 24751 25339 63393 0.2351 0.5243 2670 852.50 870.38 120784 14639 26408 15798 31033 0.1212 0.2569 2370 755.50 870.37 121283 577 1678 1147 3191 0.0048 0.0263

2470 787.30 870.40 121212 693 2828 1737 4238 0.0057 0.0350 2570 819.12 870.35 120191 3773 15860 5623 11458 0.0314 0.0953 2620 835.16 870.34 119908 10303 21368 12132 23270 0.0859 0.1941 2670 850.82 870.34 120178 14146 25745 15292 30045 0.1177 0.2500 2720 866.66 870.33 121387 17154 29905 18247 35733 0.1413 0.2944 2750 876.16 870.32 120053 18363 32358 19938 38499 0.1530 0.3207 2820 898.48 870.32 119997 22564 30584 23357 47324 0.1880 0.3944 2870 914.35 870.34 118652 25395 21742 25070 53254 0.2140 0.4488 2920 930.25 870.34 118182 26548 20977 25681 56792 0.2246 0.4805 2940 936.57 870.35 116661 27143 21807 25037 58177 0.2327 0.4987 2950 939.74 870.34 118160 27631 22644 25390 59794 0.2338 0.5060 2960 942.91 870.34 117310 26993 22755 24972 59823 0.2301 0.5100 2965 944.51 870.35 117850 27574 23162 25205 60764 0.2340 0.5156 2970 946.08 870.33 117988 27728 23482 24701 61164 0.2350 0.5184 2975 947.69 870.34 116578 27238 23342 25170 60507 0.2336 0.5190 2980 949.25 870.33 118543 27827 24027 25189 62477 0.2347 0.5270 2985 950.84 870.34 118388 27651 24186 25178 62169 0.2336 0.5251 2990 952.42 870.35 118522 27656 24500 24913 62498 0.2333 0.5273 2995 953.99 870.33 118521 28078 25257 25084 63840 0.2369 0.5386 3000 955.60 870.33 119091 28049 25456 25449 64473 0.2355 0.5414 3005 957.20 870.34 119619 28451 25873 25608 65005 0.2378 0.5434 3010 958.76 870.32 119577 28148 26213 25479 65033 0.2354 0.5439 3015 960.35 870.32 119020 28102 26619 25283 65036 0.2361 0.5464 3020 961.96 870.32 119138 27951 26686 25690 65791 0.2346 0.5522 3025 963.51 870.32 117732 27816 26828 25282 65731 0.2363 0.5583 3030 965.08 870.32 118170 27732 27364 25004 66107 0.2347 0.5594

Sheet1

3035 966.53 870.30 118190 27597 27736 25356 66548 0.2335 0.5631 3040 968.30 870.31 118281 27653 27720 25133 66511 0.2338 0.5623 3045 969.90 870.35 117574 27495 28044 25329 66496 0.2339 0.5656 3050 971.49 870.31 119387 27797 28563 25359 67717 0.2328 0.5672 3060 974.66 870.28 118683 27746 29382 25808 67994 0.2338 0.5729 3070 977.86 870.32 118762 27224 30042 25747 67828 0.2292 0.5711 3080 981.10 870.30 118450 26700 30452 25393 67207 0.2254 0.5674 3090 984.26 870.29 118052 25977 31160 25416 66441 0.2200 0.5628 (set B2 to 4000 by mistake. Brought back. Beam off RF for a while.)

3090 987.23 870.28 118034 25348 31516 24959 65478 0.2148 0.5547 3100 990.40 870.28 118328 24512 31931 24870 63751 0.2072 0.5388 3110 993.54 870.30 119193 23909 32788 24474 62702 0.2006 0.5261 3120 996.67 870.25 118937 22787 32638 23788 60702 0.1916 0.5104 3150 1006.20 870.29 118881 19762 33635 21370 53187 0.1662 0.4474 3200 1022.10 870.23 117512 13897 33301 17187 40513 0.1183 0.3448 3250 1037.94 870.22 117889 9069 30447 12698 28893 0.0769 0.2451 3300 1053.72 870.20 117796 4415 23281 8603 17248 0.0375 0.1464 3400 1085.63 870.21 116233 1206 13942 4803 7441 0.0104 0.0640 3500 1117.46 870.21 115476 735 7847 3172 5174 0.0064 0.0448 3600 1149.30 870.20 118954 632 6631 2245 3776 0.0053 0.0317

Frequent RF beam off during the scan.

Sheet1

PU/ION DS/ION 0.2 0.21 0.22 0.13 0.01 0.01

0.02 0.01 0.13 0.05 0.18 0.1 0.21 0.13 0.25 0.15 0.27 0.17 0.25 0.19 0.18 0.21 0.18 0.22 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.2 0.21 0.2 0.21 0.2 0.22 0.2 0.21 0.2 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.23 0.21 0.23 0.21

Sheet1

0.23 0.21 0.23 0.21 0.24 0.22 0.24 0.21 0.25 0.22 0.25 0.22 0.26 0.21 0.26 0.22

0.27 0.21 0.27 0.21 0.28 0.21 0.27 0.2 0.28 0.18 0.28 0.15 0.26 0.11 0.2 0.07 0.12 0.04 0.07 0.03 0.06 0.03