Momentum (MeV/c)

51 51.5 52 52.5 53 53.5

Relative Yield

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Data Monte Carlo < 0 θ ’s cos μ Surface

> 0 θ ’s cos μ Cloud

< 0 θ ’s cos μ Cloud

> 0 θ ’s cos μ Surface

| < 0.74 θ 0.70 < |cos