θ 1/cos

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

< 20.37 tot 18.33 < p

θ 1/cos

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

< 30.56 tot 28.52 < p < 30.56

28.52 < p

θ 1/cos

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

< 40.74 tot 38.70 < p < 40.74

38.70 < p

θ 1/cos

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

< 50.93 tot 48.89 < p < 50.93

48.89 < p