Stop Fraction

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Al CF4/i-C4H10 Wire Mylar/Al lastz [-12,12]cm for PC5 Stops μ Stop Fraction VS Mean

lastz> (cm) μ< -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Stop Fraction

-5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 1 lastz [-12,12]cm for PC5 Stops μ