(MeV/c) β 0 0.02 0.04

(MeV/c) sumα

0.1

0.15

0.2

=0β Gen 230 =0β Gen 232 =0β Gen 235 =0β Gen 236 =0β Gen 237 =0β Gen 238 =0β Gen 239 =0β Set 30 =0β Set 31 =0β Set 32 =0β Set 35 =0β Set 36 =0β Set 37 =0β Set 38 =0β Set 39 Gen 230 Gen 232 Gen 235 Gen 236 Gen 237 Gen 238 Gen 239 Set 30 Set 31 Set 32 Set 35 Set 36 Set 37 Set 38 Set 39

β vs sumα

Data

MC

12 keV/c