θ 1/cos

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 p (MeV/c) Δ

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 22.5 MeV/c

MC Data

θ 1/cos

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 p (MeV/c) Δ

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 27.5 MeV/c

θ 1/cos

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 p (MeV/c) Δ

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 32.5 MeV/c

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 37.5 MeV/c