Nominal A Nominal B Low Field High Field Cloud

-0.004

-0.002 0 0.002

0.004 for modified fiducial cuts ρΔ

Nominal A Nominal B Low Field High Field Cloud

-0.015

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

0.015 for modified fiducial cuts ξΔ

Nominal A Nominal B Low Field High Field Cloud

-0.015

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

0.015 for modified fiducial cuts δΔ