Event Type

simple clean time clean simple DC overlap time DC overlap

PC overlap clean δ simple clean δ time

DC overlap δ simple DC overlap δ time simple clean hard sc.

time clean hard sc.

simple hard sc. DC overlap time hard sc. DC overlap beam e+ trigger cleanμ simple multiclean μ time multi- DC overlap μ simple multi- DC overlap μ time multi- μ complex multiand/or beam e+ μ simple beam e+ PC overlap time beam e+ PC overlap simple beam e+ PC,DC overlap time beam e+ PC,DC overlap beam e+ unk. trig.

other unk. trig.

other simple too few hits time too few hits simple too many hits time too many hits

δ δ δ δ μ μ μ μ

510

610

710 810 Data (set3) = Blue circles

MC (gen20) = Red line