)^2

Mass of right-handed W (GeV/c

0 200 400 600 800 1000 1200 ζ Left-right mixing angle,

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

L ud ~ V R ud ) V ρ/δξ Jodidio (P

small R ud ) V ρ/δξ Jodidio (P

)ρ Derenzo (