Total PC5 width (ns)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Total PC6 width(ns)

0 50 100 150 200 250 300 350

1

10

210

310

410

cut-A cut-B

zone 1 primarily metal zone 2 metal & gas

zone 3 primarily gas

zone 4 metal & gas & wires