run number

39200 39400 39600 39800 40000 diff. from cradle temperature (deg C)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rak lo DME - Cradl DME Rak lo He - Cradl DME Rak hi DME - Cradl DME Rak hi PC - Cradl DME Rak Bot DME - Cradl DME Rak Bot PC - Cradl DME

runs here start to be problematic

set 70