A (cm)

-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

(cm) λ

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0