<x> (cm)

0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32

<y> (cm)

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13