z (cm)

-60 -40 -20 0 20 40 60

(T) z B Δ

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

nominal map, r=0 cm B=1.96 T, r=0 cm B=2.04 T, r=0 cm