momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

’sδ number of reconstructed

0

100

200

300

400

500

Simulation: target deltas, DS

momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

RATIO

-1 0 1 2 3 4 5 6 ratio of Data: target deltas, DS and Simulation: target deltas, DS

momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

’sδ number of reconstructed

0

100

200

300

400

500

Simulation: target deltas, DS

momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

RATIO

0

5

10

15

20

25 ratio of Data: target deltas, DS and Simulation: target deltas, DS

momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

’sδ number of reconstructed

0

100

200

300

400

500

Simulation: target deltas, DS

momentum (MeV/c) δ -10 0 10 20 30 40

RATIO

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04 ratio of Data: target deltas, DS and Simulation: target deltas, DS